\textbf{International Generic Sample Number} (IGSN) = International Generic Sample Number (IGSN): *nemá český ekvivalent Globální persistentní identifikátor hmotných vzorků používaný ve vědě, zejména v geologii, biologii, archeologii a dalších oborech pracujících s hmotnými vzorky. Každému vzorku organizace IGSN e. V. (International Generic Sample Number Organization) přidělí jedinečný a trvalý identifikátor, kterým je zaručeno jeho jednoznačné označení, sdílení a citování v digitálním prostředí. Vyhledání zprostředkuje systém Handle. Organizace IGSN e. V. zajišťuje standardy a koordinaci mezi národními registry. Hlavní charakteristiky: •             Jedinečnost: každý vzorek má unikátní alfanumerický kód. •             Trvalost: IGSN funguje jako perzistentní identifikátor (PID) podobně jako DOI u publikací. •             Interoperabilita: umožňuje propojení vzorků napříč databázemi, institucemi a vědeckými obory. •             Sledovatelnost: umožňuje dohledat původ, umístění, vlastnosti a historii využití vzorku.

\paragraph{Zdroj}\mbox{}\
\begin{itemize}
  \item Identifikátory.cz, IGSN ID pro vzorky, [cit. 2026-06-05]: https://identifikatory.cz/cs/identifikatory/igsn/
  \item IGSN Organisation, About IGSN, [cit. 2026-06-05]: https://ev.igsn.org/about-igsns
\end{itemize}
\textbf{Autor hesla:} Ing. Martin Svoboda
