\textbf{laboratorní informační systém} = Laboratory Information Management System (LIMS): Softwarové řešení pro moderní podporu provozu laboratoře. Neexistuje zavedená definice pojmu LIMS, protože se používá k označení řady různých komponent informační technologie pro laboratorní práci. Rozsah a hloubka těchto komponent závisí do značné míry na samotné implementaci LIMS. Všechny systémy LIMS mají složku pracovního postupu (workflow) a funkce pro správu získaných dat, ale vedle toho se jejich funkčnost výrazně liší.Obvyklými funkcemi jsou:•             evidence a sledování vzorků (od příjmu po archivaci),•             správa datových záznamů a výsledků měření,•             řízení pracovních postupů a laboratorních procesů,•             integrace s přístroji a dalšími informačními systémy,•             zajištění kvality a auditní stopa (soulad s normami, např. ISO 17025).LIMS se používá ve výzkumných, klinických, environmentálních, potravinářských a průmyslových laboratořích, kde usnadňuje správu velkého množství dat a podporuje reprodukovatelnost a sdílení výsledků. Může podpořit koncept otevřené vědy.

\paragraph{Zdroj}\mbox{}\
\begin{itemize}
  \item Laboratory information management system, [cit. 2026-06-05]: https://en.wikipedia.org/wiki/Laboratory\_information\_management\_system
  \item LIMS – řízení laboratoře, [cit. 2026-06-05]: https://www.effichem.cz/reseni/lims-rizeni-laboratore/
\end{itemize}
\textbf{Autor hesla:} Ing. Martin Svoboda
